)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5

))c (mb/(GeV/

Tp dy/d_ϕσ^2d

-3 10

-2 10

-1 10

1_{= 2.76 TeV} s ALICE pp < 4 y 2.5 <

Data PYTHIA ATLAS-CSC PYTHIA D6T PYTHIA Perugia0 PYTHIA Perugia11 PHOJET Levy-Tsallis

Corr. syst. uncert. 3.9%